پایگاه خبری ایران خبر
2 خرداد 1401 ساعت 21:56
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/177231/اسامی-مصدومان-جان-باختگان-ریزش-ساختمان-آبادان-اعلام

--------------------------------------------------

عنوان :
اسامی مصدومان و جان باختگان ریزش ساختمان در آبادان اعلام شد

--------------------------------------------------

آبادان - اورژانس کشور، اسامی مصدومان و جان باختگان حادثه ریزش ساختمان متروپل را منتشر کرد.

متن :

 
    
  به گزارش ایران خبر،  سخنگوی اورژانس کشور در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون امیر لفطوی، مهدی اسماعیلی، مهدی کشکی، علی نیک پور قنواتی و یک فردی که هویت وی مشخص نیست در این حادثه دلخراش جان خود را از دست داده‌اند. 
  مجتبی خالدی افزود: همچنین تا به این لحظه ۲۸ مصدوم در بیمارستان‌های منطقه بستری هستند. 
  اسامی مصدومان بستری شده شامل: 
  بیمارستان ۱۷ شهریور 
  ۱. سید محبوبه پورشرف هاشمی ۲۵ ساله بستری
 ۲. عبدالرسول محجوب فر ۴۲ ساله 
  
 بیمارستان امام خمینی
 ۱. نگار درآباد ۲۸ ساله
 ۲. سید مرتضی طهوری ۵۷ ساله
 ۳. منصور توسلی ۶۱ ساله
 ۴. نوید مزرعاوی ۲۶ ساله
 ۵. عبدا… باوی پور
 ۶. حسین عسکراوی ۲۱ ساله
 ۸. علیرضا اسدی سامانی ۵۳ ساله
 ۹. محمدعلی کرمزاده ۳۶ ساله
 ۱۰. علی بحرامیان ۲۴ ساله ترخیص
 ۱۱. میثم عرفی ۳۱ ساله
 ۱۲ حدیث هاشم مطوری
 ۱۳. دانیال دریس ۲۱ ساله ترخیص شد
 ۱۴- حسین رسولی ۴۴ ساله
 ۱۵. فاطمه آل ناصر ۳۱ ساله
 ۱۶. کامران سامانی نژاد ۵۶ ساله با رضایت شخصی مرخص
 ۱۷. عباس بچاری ۳۴ ساله
 ۱۸. مجید توسلی ۴۲ ساله 
  بیمارستان شهید بهشتی
 ۱. طارق قیم ۳۵ سال
 ۲. معصومه کوشیکی ۵۶ ساله
 ۳. عبدا… بحرانی پور ۲۴ ساله
 ۴. مسیح صادقی ۷ ساله
 ۵. حمیدصادقی
 ۶. علیرضافرحانیان ۳۲ ساله 
  وی بیان کرد: جستجو برای آوار برداری و نجات سایر افراد زیر آوار مانده ادامه دارد. احتمال افزایش این آمار بسیار وجود دارد.  
 

            