پایگاه خبری ایران خبر
4 خرداد 1401 ساعت 10:08
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/177272/پایان-جلسه-علنی-مجلس-نمایندگان-دیدار-رهبر-انقلاب-رفتند

--------------------------------------------------

عنوان :
پایان جلسه علنی مجلس/ نمایندگان به دیدار رهبر انقلاب رفتند

--------------------------------------------------

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب پایان یافت.

متن :

 
    
  به گزارش ایران خبر،  جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۴ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدباقر قالیباف به پایان رسید. 
  امروز نمایندگان مجلس به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. 
  بر اساس اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی بعدی مجلس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه (۲۲ خرداد ماه) برگزار می‌شود.  
 

            