پایگاه خبری ایران خبر
22 آبان 1400 ساعت 14:18
https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/168389/شاخص-بورس-بیش-۱۷-هزار-واحد-کاهش-یافت

--------------------------------------------------

عنوان :
شاخص بورس بیش از ۱۷ هزار واحد کاهش یافت

--------------------------------------------------

بازار سرمایه هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد، به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۷ هزار واحد کاهش یافت.

متن :

 
 
  به گزارش ایران خبر،  شاخص کل بورس با ۱۷ هزار و ۳۰۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۳۴۱ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۷ هزار و ۹۴۲ واحد رسید. 
  معامله‌گران این بازار ۵۱۴ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال انجام دادند. 
  در معاملات امروز ۱۱۵ نماد بورسی مثبت و ۲۶۶ نماد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، بانک ملت و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. 
   
  در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس با ۱۶۹ واحد کاهش رقم ۲۰ هزار و ۴۷۸ واحد را ثبت کرد. 
   
  معامله‌گران این بازار ۲۸۱ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال انجام دادند. 
   
  ۱۲۱ نماد فرابورسی مثبت و ۱۲۶ نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری صبا تامین، سهامی ذوب آهن اصفهان، فرابورس ایران و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها  بیشترین تاثیر منفی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. 
   
 

                            